
; ----------------------------------------------------------------------

.Patch Names


[Kurzweil MicroPiano]
0= 
1=Classical Piano, solo tuning
2=Stage Piano, solo tuning
3=Classical Piano, ensemble tuning
4=Stage Piano, ensemble tuning
5=Bright Piano
6=Sustain Piano
7=Stage Piano & Strings
8=Piano & String Pad
9=Tack Piano
10=Bright Electric Grand
11=Tight Electric Grand
12=Warm Electric Grand
13=Digital Electric Grand
14=Classical Electric Piano
15=Digital Electric Piano
16=Dyno-Electric Piano
17=Hard Dyno-Electric Piano
18=Stereo Hard Electric Piano
19=Stereo Tremolo Digital Electric Piano
20=Digital Electric Piano & String Pad
21=Rock Organ 1
22=Rock Organ 2
23=Percussion Organ
24=Ballad Organ 1
25=Ballad Organ 2
26=Organ & Piano
27=Fast Strings 1
28=Fast Strings 2
29=Touch Strings
30=Stereo Slow Strings
31=Stereo Slow String Pad
32=Slow Digital Pad

; ----------------------------------------------------------------------

.Note Names


; ----------------------------------------------------------------------

.Instrument Definitions


[Kurzweil MicroPiano]
Patch[*]=Kurzweil MicroPiano
