
; ----------------------------------------------------------------------
; Cakewalk Instrument Definition File
; Roland RD-100 Digital Stage Piano
;
; RD-100 information supplied by Terry Bolton
;
; Li'l Chips Systems - 1.0a August 11 2000
; Web:   www.lilchips.com/cakewalk
; Email: lilchips@lilchips.com

; ----------------------------------------------------------------------

.Patch Names


[Roland RD-100 Piano]
0=001 Piano1
1=002 Piano2
2=003 -
3=004 Harpsichord
4=005 Vibraphone
5=006 Electric Pianol
6=007 Electric Piano2
7=008 PipeOrgan
8=009 Strings
9=010 Pianol+Piano2
10=011 Piano1+Harpsi
11=012 Pianol+Vibra
12=013 Piano1+El.Piano1
13=014 Piano1+El.Piano2
14=015 Piano1+PipeOrgan
15=016 Pianol+Strings
16=017 Piano2+Harpsi
17=018 Piano2+Vibra
18=019 Piano2+El.Pianol
19=020 Piano2+El.Piano2
20=021 Piano2+PipeOrgan
21=022 Piano2+Strings
22=023 Harpsi+Vibra
23=024 Harpsi+El.Piano1
24=025 Harpsi+El.Piano2
25=026 Harpsi+PipeOrgan
26=027 Harpsi+Strings
27=028 Vibra+El.Piano1
28=029 Vibra+El.Piano2
29=030 Vibra+PipeOrgan
30=031 Vibra+Strings
31=032 El.Pno1+El.Piano2
32=033 El.Pnol+PipeOrgan
33=034 El.Pno1+Strings
34=035 El.Pno2+PipeOrgan
35=036 El.Pno2+Strings
36=037 PipeOrgan+Strings
37=038 Ac.Bass/Piano1
38=039 Ac.Bass/Piano2
39=040 Strings/Harpsi
40=041 Ac.Bass/Vibra
41=042 Ac.Bass/El.Pianol
42=043 Ac.Bass/El.Piano2
43=044 PipeOrgan/Harpsi
44=045 Strings/Piano1

; ----------------------------------------------------------------------

.Note Names


; ----------------------------------------------------------------------

.Controller Names


[Roland RD-100 Controllers]
6=6-Data Entry MSB
7=7-Volume
11=11-Expression
38=38-Data Entry LSB
64=64-Hold 1 (sustain)
67=67-Soft Pedal
91=91-Reverb Depth
93=93-Chorus Depth
100=100-RPN LSB
101=101-RPN MSB
121=121-Reset Controllers

; ----------------------------------------------------------------------

.RPN Names


[Roland RD-100 RPN]
1=Master Fine Tuning
2=Master Coarse Tuning

; ----------------------------------------------------------------------

.NRPN Names


; ----------------------------------------------------------------------

.Instrument Definitions


[Roland RD-100 Patch]
Control=Roland RD-100 Controllers
RPN=Roland RD-100 RPN
Patch[*]=Roland RD-100 Piano
